-- 添加 rssi 字段到 devices 表
-- 用于存储设备的 WiFi 信号强度 (dBm)
-- RSSI 值范围通常为 -30 (极好) 到 -90 (极差)

ALTER TABLE `devices` 
ADD COLUMN `rssi` INT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'WiFi信号强度(dBm), 范围-30到-90, 越接近0信号越强' AFTER `connect_count`;

-- 添加索引以便按信号强度查询
ALTER TABLE `devices` 
ADD INDEX `idx_rssi` (`rssi`);
