\subsection{Display > Test Frame Rate}
\label{subsection:renderToFile}

\index{rafraîchissement, taux de}
\index{contexte graphique}
\par
Cette fonction permet d'estimer le \index{rafraîchissement, taux de} taux de
rafraîchissement de l'affichage dans \emph{CloudCompare}. Cette valeur, exprimée en images
par secondes (FPS : Frame Per Second), correspond à la fréquence à laquelle
l'application actualise l'affichage.
\par
Le test doit durer une dizaine de secondes, et se caractérise par une rotation
autour des objets visibles dans le contexte graphique actif. Une fois le test terminé,
le résultat est affiché dans la zone d'information du contexte graphique.\\
\par
Note :  ce taux dépend directement du nombre de triangles et de points à afficher.
Pour des raisons de confort visuel (cf. section \ref{Options-d'affichage}),
il est préférable de faire en sorte que le taux de rafraîchissement soit
de l'ordre de 25 FPS ou plus.
\\
\par
\textcolor[rgb]{1.00,0.00,0.00}{Raccourci clavier : F12}
