\subsection{Mesh > Sample Points}
\label{subsection:samplePoints}
\index{echantillonner@échantillonner!des points sur un maillage}

Cette fonction échantillonne de manière aléatoire des points sur une surface décrite par un maillage triangulaire (voir figure~\ref{fig:pointsSampling}).\\

\begin{figure}[!h]
\begin{center}
\includegraphics[width=0.9\textwidth]{Partie3_Fonctions/pointsSampling.jpg}
\caption{\label{fig:pointsSampling}Illustration du principe de l'échantillonnage de points sur un maillage}
\end{center}
\end{figure}

\par
Cette fonction génère un nouveau nuage de points. L'utilisateur à le choix via l'interface~\ref{fig:samplePointsOnMeshDlg} de spécifier :
\begin{itemize}
\item soit le nombre total de points désiré (approximatif).
\item soit la densité par unité de surface. Attention, la surface est exprimée dans l'unité implicite (au carré) des sommets du maillage. Pour connaître la surface totale du maillage \index{surface, mesurer}, vous pouvez appeler préalablement la fonction << Mesh > Measure surface >> (section~\ref{subsection:measureSurface}).\\
\end{itemize}

\begin{figure}[!h]
\begin{center}
\includegraphics[width=0.3\textwidth]{Partie3_Fonctions/samplePointsOnMeshDlg.png}
\caption{\label{fig:samplePointsOnMeshDlg}Interface pour l'échantillonnage de points sur un maillage}
\end{center}
\end{figure}

